BellCore

BellCore-to

BellLabs

BellLabs-to

GFDL

GFDL-to IAS IAS-to NEC NEC-to

PennState

PennState-to

Princeton

Princeton-to

Rohm-Haas-to

RohmHaas

Rutgers

Rutgers-to

Squibb

Squibb-to

UPenn

UPenn-to

Yale

Yale-to

Hotblack-Trenton

Trenton-Hotblack

NewHaven-NY

NewHaven-Prov

Prov-NewHaven

Newark-NY

Newark-Trenton

Trenton-Newark

Philly-Boston

Philly-Trenton

Trenton-Philly

Prov-Boston

Trenton-Zaphod

Zaphod-Trenton

0 2 4 6 8 10

Mean Bandwidth Utilized (%)

Upper Axis Lower Axis

0 20 40 60 80 100

Average Line Utilizations for T-1 sites

0.55

0.84

0.34

0.49

0.01

0.08

0.05

0.22

0.03

0.12

0.39

0.29

5.85

5.86

0.03 0 3.52

3.27

0.06

0.26

1.46

1.56

2.21

1.94

6.41

7.07

2.02

0.12

0.08

2.04

5.96

6.94

0.39

1.96

3.07 0.3 0.41

3.63

AMS AMS-to

IEEE

IEEE-to

Kean

Kean-to

Mead

Mead-to

Montclair

Montclair-to

NJIT

NJIT-to

Siemens

Siemens-to

Singapore

Singapore-to

Stevens

Stevens-to TSC TSC-to

Trinity

Trinity-to

UMDNJ

UMDNJ-to URI URI-to

Wesleyan

Wesleyan-to

Airport1-LAN

Airport2-LAN

Capital1-LAN

Capital2-LAN

Zaphod-NSS

Ford-NSS

0 2 4 6 8 10

Mean Bandwidth Utilized (%)

Upper Axis Lower Axis

0 20 40 60 80 100

Average Line Utilizations (non T-1)

2.84

1.76

1.12

5.43

0.51

2.11

1.22

2.27 0.8 3.16

3.57

8.49

2.83

6.51

3.55

9.68

2.76

7.27

0.14

2.26

0.53 3.2 3.96

5.52

3.24

7.68

4.56

11.78 0.1 0.14

0.08

0.38

1.03

1.61